[1msysctl[m	ustaw lub wyswietl parametr jadra

	Sposob uzycia:

	sysctl [-bnX] zmienna ...
	sysctl [-bnX] -w zmienna=wartosc ...
	sysctl [-bnX] -a
	sysctl [-bnX] -A

	W celu wyswietlenia calego drzewa MIB:
		sysctl -a

	W celu przypisania wartosci zmiennek:

		sysctl -w zmienna=wartosc
