/* -*- Mode: Text -*- */

autogen definitions options;

#include copyright.def
#include homerc.def
#include autogen-version.def

prog-name      = "ntpsnmpd";
prog-title     = "NTP SNMP MIB agent";

test-main;

flag = {
    name      = nofork;
    value     = n;
    descrip   = "Do not fork";
    doc = <<-  _EndOfDoc_
	_EndOfDoc_;
};

flag = {
    name      = syslog;
    value     = p;
    descrip   = "Log to syslog()";
    doc = <<-  _EndOfDoc_
	_EndOfDoc_;
};

flag = {
    name      = agentXSocket;
/*  value     = x; */
    arg-type  = string;
    arg-default = "unix:/var/agentx/master";
    descrip   = "The socket address ntpsnmpd uses to connect to net-snmpd";
    doc = <<-  _EndOfDoc_
	[<transport-specifier>:]<transport-address>
	The default is the Unix Domain socket "unix:/var/agentx/master". Another common alternative is tcp:localhost:705.
	_EndOfDoc_;
};
